Copyright: (C) 2005 Cyberlab GmbH.


Inhalt
Inhalt der Hilfe zum Programm FTP Drive

Beschreibung:

FTP Drive automatisiert Ihre Uploadvorgänge.

Mit FTP Drive legen Sie Verzeichnisse fest, deren Daten per FTP übertragen werden sollen. Diese Verzeichnisse werden vom Programm ständig auf Änderungen überwacht.

Es werden optional (siehe Einstellung Lokaler Cache) nur Daten übermittelt, die sich im Vergleich zur vorherigen Übertragung geändert haben. Dadurch werden sowohl CPU-Zeit als auch Datentransferzeit gespart.

Wurden alle notwendigen Einstellungen getätigt, müssen Sie sich um Ihre Uploads nicht mehr kümmern, die Änderungen an Ihren Daten werden automatisch erkannt und auf den FTP-Server kopiert.

Durch detaillierte Log-Dateien kann jeder Schritt der Übertragung verfolgt werden.

FTP Drive eignet sich durch die Möglichkeit, pro Verzeichnis auf beliebig viele FTP-Server zu übertragen, auch hervorragend zur Erstellung von Mirror-Sites.

FTP Drive ist in der Demoversion nur 14 Tage nach der Installation nutzbar.

Danach sollten Sie sich registrieren lassen.

Die Seriennummer, die registrierte Benutzer erhalten, gilt übrigens auch für alle Folgeversionen!

Beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Dialoge im Programm:

Einstellungen

FTP-Einstellungen

Globale FTP-Einstellungen

(C) 2005 Cyberlab GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Homepage: http://www.cyberlab-gmbh.de


Registrierung

Aktuelle Informationen zur Registrierung und die neueste Version von FTP Drive finden Sie unter

http://www.ftp-drive.de

(C) 2005 Cyberlab GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Homepage: http://www.cyberlab-gmbh.de


Gewährleistung, Urheberrecht, Nutzungsrecht

Gewährleistung

Wir übernehmen keine Gewähr für die Fehlerfreiheit der Software oder der Dokumentation und stehen auch nicht für die Befriedigung von Kundenwünschen ein. Für durch Benutzung unseres Programmes entstehende Schäden oder Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Insbesondere haften wir nicht für den Verlust von Daten.

Urheberrecht

Alle Rechte am Programm liegen bei der Cyberlab GmbH Berlin. Das Programm unterliegt dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes und des internationalen Urheberrechtsabkommens. Wer die Vollversion des Programmes unberechtigt verbreitet oder wer bewußt Änderungen an den Programmdateien oder der Dokumentation vornimmt, macht sich im Sinne der Verletzung des Urheberrechtes strafbar und muß mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Nutzungsrecht

Sie sind berechtigt die Software auf einen Computer zu übertragen und Sicherheitskopien anzufertigen. Die Software darf aber nicht von zwei verschiedenen Personen an zwei verschiedenen Orten benutzt werden. Wenn Sie "Updates" des Programms erworben haben, so stellen diese eine untrennbare Einheit mit der ursprünglichen Software dar. (Dies ist erkennbar an der identischen Registrierungsnummer). Die Nutzungsrechte können Sie an eine dritte Person übertragen, sofern Sie das gesamte Paket (Disketten, Dokumentation und Sicherungskopien des ursprünglichen Programms und gegebenenfalls der Updates) an diese dritte Person übergeben. Sie sind dann nicht mehr zur Benutzung der Software berechtigt.

Die eingeschränkte Version des Programms darf nur in unveränderter Form (es dürfen keine Dateien verändert oder entfernt werden) frei verbreitet werden.

Die in dieser Dokumentation erwähnten Produktbezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen (auch wenn sie nicht so gekennzeichnet sind) und unterliegen als solche den gesetzlichen Bedingungen.

(C) 2005 Cyberlab GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Homepage: http://www.cyberlab-gmbh.de


FTP-Einstellungen

In diesem Dialog können Sie die Verbindungsdaten zu Ihren FTP-Servern anlegen (Schalter: Neuer Eintrag), Löschen (Schalter: Entfernen) oder Kopien von diesen erzeugen (Schalter: Kopieren).

Server: Geben Sie hier den Hostnamen oder die IP-Adresse des Servers an.

Benutzername: Der Benutzername zum Zugriff auf den Server.

Paßwort: Das Paßwort zum Zugriff auf den Server.

Beschreibung: Eine Beschreibung der FTP-Verbindung (optional).

Zielverzeichnis: Das Verzeichnis in das die Daten bei der Übertragung kopiert werden bzw. keine Eingabe für das Wurzelverzeichnis des Servers.

Das Verzeichnis wird erstellt, falls es auf dem Server noch nicht vorhanden ist.

Das wirkliche Zielverzeichnis ergibt sich bei der Übertragung aus der Summe des Zielverzeichnisses der FTP-Verbindung und dem Quellverzeichnis der zu übertragenden Daten.

Folgende Dateitypen ignorieren: Geben Sie hier Dateitypen ein, die nicht übertragen werden sollen, die Eingabe muß ohne Punkt erfolgen, Endungen werden durch ein Semikolon getrennt, z.B.: txt;dll;mp3

Passiver Transfer: Einige FTP-Server erfordern einen sogenannten passiven Transfer. Sollte die Übertragung trotz gültiger Zugangsdaten scheitern, probieren Sie es einmal damit!

Sollte beides möglich sein, wählen Sie möglichst den nicht passiven Transfer, da die dann bei evtl. entstehenden Übertragungsfehlern gelieferten Fehlermeldungen eindeutiger sind.

Dateinamen in Kleinbuchstaben: Auf Linux-Servern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, dort ist es häufig sinnvoll, den Dateinamen nach Kleinbuchstaben zu konvertieren, damit die unter Windows erstellten Dateien im Browser immer gefunden werden.

Dateien nach Übertragung vergleichen:

Die übertragene Datei wird nach dem Transfer nochmals vom Server geladen und mit der Originaldatei verglichen.

Dadurch erniedrigt sich zwar die gesamte Übertragungsgeschwindigkeit, aber da im Normalfall (z.B. bei DSL) der Downstream immer wesentlich höher als der Upstream ist,  ist die Verzögerung zumindest bei kleinen bis mittleren Dateien häufig erträglich.

Dateidatum/-grösse beachten:

Dateien auf dem Server, die das gleiche oder ein grösseres Datum als die Quelldatei und die gleiche Dateigrösse wie die Quelldatei besitzen, werden beim Transfer übersprungen. Dadurch erhöht sich die Übertragungsgeschwindigkeit bei mittleren bis großen Dateien stark.

Dabei ist jedoch zu beachten: Nicht alle Server unterstützen die Ermittlung von Dateigröße/datum.

Bei der Übertragung erhält die Datei das aktuelle Datum des Servers, dieses kann je nach Serverstandort vom lokalen Systemdatum des übertragenden Rechners abweichen.

Eine viel sichere Methode um nur geänderte Dateien zu übertragen ist die Nutzung des lokalen Cache (siehe Globale FTP-Einstellungen).

Hinweis: Die Daten aller FTP-Einstellungen befinden sich im FTP-Drive Programmverzeichnis in der Datei global.ftp.

Die sicherheitsrelevanten Daten wie Benutzername und Paßwort werden mit einer sicheren Verschlüsselung gegen Einsicht geschützt. Sie können diesen Schutz noch verbessern, indem Sie ein Zugangspasswort eingeben.

(C) 2005 Cyberlab GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Homepage: http://www.cyberlab-gmbh.de


Globale FTP-Einstellungen

Die globalen FTP-Einstellungen legen ein Verhalten für alle FTP-Übertragungen aller FTP-Verbindungen fest.

Logdateien anlegen: Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie alle Schritte der FTP-Übertragung nachverfolgen wollen.

Es werden dabei folgende Dateien im Programmverzeichnis angelegt:

ftp_log.txt: Dokumentation der wichtigsten Übertragungsschritte.

ftp_errorlog.txt: Dokumentation von Übertragungsfehlern.

Mittels des Schalters Anzeigen können Sie sich die bisherigen Dateiinhalte anschauen, sofern vorhanden.

Die Logdateien können mit der Zeit stark an Größe gewinnen. Sie können diese entweder vor dem Programmstart bei Bedarf selber löschen oder dies durch die Einstellung Logdateien beim Programmstart löschen automatisieren.

Lokaler Cache:

Wenn Sie alle Dateien nur mit FTP Drive auf die entsprechenden Server übertragen, sollten Sie den lokalen Cache unbedingt aktivieren.

Dabei merkt sich das Programm nach einer erfolgreichen Übertragung einer Datei die von Ihnen ausgewählten Parameter der Datei (z.B. Dateidatum, Dateigrösse, Checksumme) und überprüft diese Werte vor einer erneuten Übertragung auf den Server auf Änderung.

Dadurch werden nur die Dateien übertragen, die wirklich aktualisiert wurden.

Sollten Sie jedoch mit einem anderen FTP-Programm die Dateistruktur auf dem FTP-Server ändern, d.h. insbesondere Dateien löschen, müssen Sie den Cache mit dem Schalter Jetzt löschen zurücksetzen, damit die Synchronisation mit dem Server wieder funktioniert.

Eine selektive Cache-Löschfunktion für einen bestimmten Server wird es folgenden Versionen geben.

Damit der Cache beim nächsten Programmstart zur Verfügung steht, muß die Einstellung Cache permanent speichern aktiv sein, Die Cacheinformation wird dann in der Datei file_cache.dat im Programmverzeichnis abgelegt.

Normalerweise sollten Sie als Cache-Parameter entweder Dateidatum und Grösse oder Checksumme aktivieren. Bei der Nutzung der Checksumme wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit festgestellt, ob sich eine Datei verändert hat. Doch ist gerade bei grossen Dateien zur Ermittlung der Checksumme eine weitaus höhere CPU-Zeit erforderlich als für die Ermittlung des Dateidatums und der Dateigrösse.

Zugangspasswort:

Durch Eingabe eines Zugangspasswortes können Sie verhindern, daß andere Benutzer unauthorisiert mit Ihren Verbindungsdaten arbeiten. Dieses muß bei Programmbeginn eingegeben werden.

Die Nutzung eines solchen Passwortes wird empfohlen.

Beachten Sie dabei, daß die Sicherheit gegen Brutal-Force-Attacken mit der Länge das Passwortes steigt. Kombinieren Sie am besten Zahlen mit Buchstaben.

Verschiedenes:

Sie können hier festlegen, wieviel parallele Verbindungen zu unterschiedlichen FTP-Servern gleichzeitig betrieben werden sollen.

FTP-Root schützen bedeutet, daß Sie mit FTP Drive eigentlich nur Unterverzeichnisse auf dem FTP-Server erzeugen und füllen wollen, dadurch können Sie verhindern, daß versehentlich (durch eine falsche Einstellung der Ziel- oder Quellverzeichnisse) Dateien im Wurzelverzeichnis des FTP-Serves landen.

Ersten Verzeichnisnamen benutzen: Angenommen, Sie haben bei der FTP-Verbindung als Zielverzeichnis das Serverroot angegeben und wollen Dateien aus dem Verzeichnis c:\Meine Daten\ftp\Meine Domain\ übertragen.

Dort befindet sich eine Datei index.html.

Diese wird dann nach FTP-Server/index.html übertragen.

Haben Sie Ersten Verzeichnisnamen benutzen aktiviert, findet eine Übertragung der enthaltenen Daten nach FTP-Server/Meine Domain/index.html statt.

(C) 2005 Cyberlab GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Homepage: http://www.cyberlab-gmbh.de


Einstellungen

Unter FTP-Verbindungen können Sie die FTP-Server festlegen, zu denen Daten übertragen werden sollen. Weitere Hilfe finden Sie im sich öffnenden Dialog.

Unter Upload-Verzeichnisse legen Sie die Verzeichnisse fest, deren Daten zu den FTP-Servern übertragen werden sollen.

Mit dem Schalter Hinzufügen... können Sie ein neues Verzeichnis zu der Liste der zu übertragenden Verzeichnisse hinzufügen.

Unter Dateien zu folgenden FTP-Verbindungen uploaden werden Ihnen die FTP-Server angezeigt, zu denen die Daten des ausgewählten Verzeichnisses derzeit übertragen werden.

Um FTP-Verbindungen in diese Liste einzufügen, wählen Sie unter Auswahl aus bestehenden Verbindungen die gewünschten Verbindungen aus und fügen diese mit dem Schalter Einfügen ein. Zum Entfernen von FTP-Verbindungen benutzen Sie den Schalter Entfernen. Neue Verbindungen können unter FTP-Verbindungen (s.o.) oder mit dem Schalter ... erstellt werden.

In beiden Auswahlfenstern ist mittels gedrückter SHIFT oder STRG-Taste eine Mehrfachauswahl möglich.

Beispiele zum Zielpfad auf dem FTP-Server:

Angenommen, Sie haben bei einer FTP-Verbindung als Zielverzeichnis das Serverroot angegeben und wollen Dateien aus dem Verzeichnis c:\Meine Daten\ftp\Meine Domain\ dorthin übertragen.

Dort befindet sich eine Datei index.html.

Diese wird dann nach FTP-Server/index.html übertragen.

Angenommen, Sie haben bei einer FTP-Verbindung als Zielverzeichnis das /daten/ angegeben und wollen Dateien aus dem Verzeichnis c:\Meine Daten\ftp\Meine Domain\ dorthin übertragen.

Dort befindet sich eine Datei index.html.

Diese wird dann nach FTP-Server/daten/index.html übertragen.

Wenn Sie FTP Drive im Hintergrund laufen lassen, gibt es zwei Möglichkeiten nach geänderten Daten zu überprüfen:

Über Verzeichnisse alle x min auf Änderungen überprüfen werden alle x min die ausgewählten Verzeichnisse durchsucht. Bei großen Verzeichnissen sollte Sie die Zeitintervalle nicht zu klein halten.

Zusätzlich gibt es ab Windows NT die Möglichkeit auf Änderungen im Dateisystem der ausgewählten Verzeichnisse sofort zu reagieren. Die geänderten Dateien werden dann umgehend auf den FTP-Server geschickt.

Im allgemeinen sollten Sie beide Einstellungen aktivieren.

Um festzustellen, ob tatsächlich eine Änderung gegenüber den bereits übertragenen Dateien vorliegt, wird eine lokale Cache-Information genutzt, diese ist standardmäßig aktiviert. Nach Löschungen/Übertragungen von Dateien mit einem anderen FTP-Tool sollten Sie den Cache zurücksetzen.

Wenn Sie wollen, daß immer alle Daten zyklisch ohne Prüfung auf Änderung übertragen werden, können Sie den Cache auch abschalten.

FTP Drive legt bei der ersten Benutzung ein virtuelles Laufwerk an. Dies ist sehr praktisch als Basis für ein Uploadverzeichnis.

Dabei wird der Laufwerksinhalt von einem bestehenden Verzeichnis aus abgebildet. Angenommen, Sie haben das Verzeichnis c:\temp\test und weisen diesem ein virtuelles Laufwerk X: zu, dann sehen Sie auf X: den Inhalt des Unterverzeichnisses test oder ein leeres Wurzelverzeichnis, falls dieses leer ist.

D.h. nachdem Sie das virtuelle Laufwerk entfernen, sind die Daten nicht wie bei einem RAM-Drive verloren, sondern werden im Ursprungsverzeichnis gespeichert.

Mit dem Schalter Neu... können Sie ein Verzeichnis auswählen, das als Basis für ein virtuelles Laufwerk genutzt werden soll.

Der Laufwerksbuchstabe des entstehenden Laufwerkes wird automatisch ermittelt.

Mittels Entfernen wird das Laufwerk wieder entfernt.

Diese Laufwerke sind nur solange aktiv, wie FTP Drive aktiv ist, evtl. empfiehlt es sich bei der Nutzung der virtuellen Laufwerke unter Einstellungen FTP Drive mit Window starten zu aktivieren.

Unter Allgemeine Einstellungen können Sie das Startverhalten von FTP Drive festlegen.

Wenn Sie wollen, daß bei jedem Programmstart Daten übertragen werden (soweit erforderlich), sollten Sie Uploads beim Programmstart aktivieren einstellen.

Im Bereich Zielverzeichnisse löschen können Sie FTP-Verbindungen auswählen, deren mit FTP Drive erstellte Verzeichnisse auf dem FTP-Server gelöscht werden sollen (mit Unterverzeichnissen).

Hinweis: Es werden nur die mit FTP Drive erstellten Verzeichnisse gelöscht.

Dateien im Rootverzeichnis werden nicht gelöscht.

Im Auswahlfenster ist mittels gedrückter SHIFT oder STRG-Taste eine Mehrfachauswahl möglich.

Mit dem Schalter Upload starten/anhalten können Sie den Uploadvorgang starten oder anhalten.

(C) 2005 Cyberlab GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Homepage: http://www.cyberlab-gmbh.de